NH 465 K Data and Col O3: 26 Feb 1997 -- UARS Day 1995

Asc LST - hour Asc ClO - ppbv MLS Temperature O3 - ppmv

Desc LST - hour Desc ClO - ppbv HNO3 - ppbv O3 - DU

blk = 94 deg sza blk = 188,195, 210,225 K UKMO T wht = .15,.20,.25,.30 UKMO PV

blk = 94 deg sza blk = 188,195 K UKMO T column above 100 hPa