0 160 440 360 40 80 240 400 320 280 120 200

NOx kg/day

longitude_dim latitude_dim

Mean 26.0957 Max 414.208 Min 0

-215 -210 -205 -200 -195 -190 -185 -180 26

28

30

32

34

36

38

40

42