0 4000

2500 5000 5500 6000

3500

2000

1000

500 3000 4500

1500

NOx kg/day

longitude_dim latitude_dim

Mean 167.208 Max 5658.3 Min 0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 42

44

46

48

50

52

54

56

58