J F M A M J J A S O N D 340 360 380 400 420 440 460

50

100

150

200 e038 1997 most probable o3 theta (K) months most prob o3 (nbars)

e038 1997 most probable o3

0 2 4 6 8 10 0

2

4

6

8

10

J F M A M J J A S O N D 340 360 380 400 420 440 460 20 40 60 80 100 120 sondes 91-96 most probable o3 theta (K) months most prob o3 (nbars)

J F M A M J J A S O N D 340 360 380 400 420 440 460 20 40 60 80 100 120 140 haloe 94-98 most probable o3 theta (K) months most prob o3 (nbars)